LIBRARY "CS460.DLL"

EXPORTS

kr_SetRates @1
kr_SetTimeouts @2
kr_SetBuffer @3
kr_ClearOutputBuffer @4
kr_ClearInputBuffer @5
kr_ClearBuffers @6
kr_ClearWrite @7
kr_ClearRead @8
kr_ClearReadWrite @9
kr_ClearSignal @10
kr_SetSignal @11
kr_OpenPort @12
kr_ClosePort @13
kr_Read @14
kr_Write @15
kr_InputBufferSize @16
kr_OutputBufferSize @17
